M8 Мужская вилка для полевого монтажа 4 Pos A Code Неэкранированные прямые винтовые контакты

Особенности полевого проводного разъема M8

Полевые разъемы M8 — это эффективное, компактное и надежное решение для подключения. Разработан для удовлетворения потребностей в различных промышленных условиях. Разъемы выпускаются с различными вариантами сердечников, включая 3-контактные, 4-контактные, 5-контактные, 6-контактные и 8-контактные версии, для удовлетворения широкого спектра потребностей в электрических соединениях.

Разъемы M8 бывают металлическими и пластиковыми. Металлические корпуса, прочные и коррозионностойкие, подходят для суровых промышленных условий, а легкие и экономичные пластиковые — для общепромышленного применения. Оба устройства имеют класс защиты от пыли и воды IP67.

Разъемы M8 также предлагают прямые и угловые варианты для учета пространства установки и потребностей в проводке. Прямые разъемы идеально подходят для ограниченного пространства, а угловые — для ограниченного пространства или особых требований к угловому расположению проводов.

Применение разъема M8

К распространенным областям применения разъема M8 относятся исполнительные механизмы, ПЛК, блоки ввода/вывода, датчики, переключатели в пищевой промышленности и производстве напитков, машиностроении, производстве резины и пластмасс, текстильных и печатных машин, а также клапаны систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Часто задаваемые вопросы

Какие существуют типы соединительных кабелей серии M?

У нас есть разъемы M5/M8/M9/M12/M16/7/8/M23 для кабелей с разъемом M. Существуют разъемы для монтажа на панель, монтажные разъемы, разъемы для формовочных кабелей. По материалам мы можем выбрать пластиковый и металлический тип.

Каково количество доступных контактов?

Количество контактов нашего разъема серии M

M5: 2Pin, 3Pin, 4Pin

M8: 2 Pin, 3Pin, 4Pin, 5Pin, 6Pin, 8Pin

M9: 2Pin, 3Pin, 4Pin, 5Pin, 6Pin, 7Pin, 8Pin

M12: 2Pin, 3Pin, 4Pin, 5Pin, 6Pin, 8Pin, 12Pin, 17Pin

M16: 2Pin, 3Pin, 4Pin, 5Pin, 6Pin, 7Pin, 8Pin, 12Pin, 14Pin, 16Pin, 19Pin, 24Pin

7/8: 3Pin, 4Pin, 5Pin, 6Pin

M23: 6Pin, 7Pin, 8Pin, 9Pin, 12Pin, 16Pin, 17Pin, 19Pin

Можно ли делать двухсторонний кабель?

Да, доступны как односторонние, так и двусторонние.

Односторонний кабель

Двухконцевой кабель

Если Ваш кабель может быть экранированным?

Да, доступны экранированные и неэкранированные версии.

Какова обычная длина кабеля?

0,5 м или 1 м, поддерживается и другая необходимая Вам длина кабеля.

Принимаете ли Вы заказные работы?

Да, кабель индивидуальной длины, с полиуретаном, ПВХ, LSZH, EtherNet, profinet и разных цветов.

Клиент
Мне нужен двусторонний экранированный кабель M12 3Pin A с кодовым обозначением "мужчина-мужчина", экранированный полиуретаном, зеленый, 1 м.

Renhotec Pro
Конечно. Мы подтверждаем Ваше требование и отправляем Вам лучшее предложение.

Образцы персонализации

M12 - M12

Пластиковый штекер с мужского на женский

Фиолетовый кабель длиной 1,0 м

Водонепроницаемая конструкция со степенью защиты IP68

M12 - USB RJ45

12-контактный штекер с 4 вилками

Водонепроницаемость по стандарту IP68

Высокопрочный кабель длиной 1,0 м

M8 - M8

3-контактный разъем с гнездом и гнездом

Металлический кабель длиной 0,3 м

Угловой коннектор Rgith

M12 - M12

12-контактный мужской с 2 женскими

Кабель ПВХ длиной 1,0 м

Водонепроницаемость по стандарту IP67

admin

As an industry specialist at Renhotec Group, I have years of expertise in the field of electronic interconnection. Founded in 2008, Renhotec Group is a global leader in designing and manufacturing connectors, cables, and custom electronic components for a wide range of industries. We are committed to providing high-performance interconnect solutions, leveraging technical innovation and rigorous quality standards to empower global customers across industrial, RF, and EV sectors.

The post M8 Мужская вилка для полевого монтажа 4 Pos A Code Неэкранированные прямые винтовые контакты appeared first on Renhotec Pro.